DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–052 arXiv:1303.5696 March 2013

Light Stops Emerging in W W Cross Section Measurements?

K. Rolbiecki

Instituto de Física Teórica, IFT-UAM/CSIC, Cantoblanco, Madrid, Spain

K. Sakurai

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG