DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–056 TTP 13-009 arXiv:1303.6515 March 2013

Dimension 7 Operators in the b → s Transition

G. Chalons

Institut für Theoretische Teilchenphysik, Universität Karlsruhe

F. Domingo

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG