DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–069 LPT Orsay 13-22 TCD-MATH 13-04 arXiv:1304.3363 April 2013

On the B^{∗′} → B Transition

B. Blossier, A. Gérardin

Laboratoire de Physique Théorique, Université de Paris-Sud, Orsay, France

J. Bulava

School of Mathematics, Trinity College, Dublin, Ireland

M. Donnellan

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN