DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–074 arXiv:1304.7813 April 2013

The Standard Model as a Low-Energy Effective Theory:

What is Triggering the Higgs Mechanism?

F. Jegerlehner

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN