DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–077 SFB/CPP-13-27 LPN13-028 arXiv:1305.1481 May 2013

Generalization of Risch’s Algorithm to Special Functions

C. G. Raab

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN