DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13-081 arXiv:1306.1391 June 2013

Measurement of the Luminosity in the ZEUS Experiment at HERA II

L. Adamczyk et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG