DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–082 arXiv:1307.7724 July 2013

Superspace Conformal Field Theory

T. Quella

Institut für Theoretische Physik, Universität Köln

V. Schomerus

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG