DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13-091 arXiv:1401.7973 January 2014

The Value of H_0 in the Inhomogeneous Universe

I. Ben-Dayan

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. Durrer, G. Marozzi

Départment de Physique Théorique and CAP, Université de Genève, Switzerland

D. J. Schwarz

Fakultät für Physik, Universität Bielefeld

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG