DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–094 NSF-KITP-13-122 arXiv:1308.3140 August 2013

All-Order Renormalization of Propagator Matrix for Fermionic System with Flavor Mixing

B. A. Kniehl

Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG