DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–099 TUM-HEP 892/13 FLAVOR-EU-43 arXiv:1306.0574 June 2013

Hidden SUSY from Precision Gauge Unification

S. Krippendorf, H. P. Nilles

Bethe Center for Theoretical Physics, Universität Bonn and Physikalisches Institut der Universität Bonn

M. Ratz

Physik-Department T30, Technische Universität München, Garching

M. W. Winkler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG