DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13-101 arXiv:1306.0804 June 2013

Proposal for a Scheme to Generate 10 TW-Level Femtosecond X-Ray Pulses for Imaging Single Protein Molecules at the European XFEL

S. Serkez, V. Kocharyan, E. Saldin, I. Zagorodnov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

G. Geloni

European XFEL GmbH, Hamburg

O. Yefanov

Center for Free-Electron Laser Science, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG