DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–105 YITP-13-43 arXiv:1306.6687 June 2013

Moduli Destabilization via Gravitational Collapse

D. Hwang

Center for Quantum Spacetime, Sogang University, Seoul, Republic of Korea

F. G. Pedro

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

D. Yeom

Center for Quantum Spacetime, Sogang University, Seoul, Republic of Korea and Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG