DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–120 arXiv:1307.0782 July 2013

Post LHC8 SUSY Benchmark Points for ILC Physics

H. Baer

University of Oklahoma, Norman, USA

J. List

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG