DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–128 arXiv:1307.4074 July 2013

Bilinear R Parity Violation at the ILC - Neutrino Physics at Colliders

J. List

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

B. Vormwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG