DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–129 arXiv:1307.6866 October 2013

The Universal Racah-Wigner Symbol for Uq(osp(1|2))

M. Pawelkiewicz, V. Schomerus

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

P. Suchanek

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institute for Theoretical Physics, University of Wroclaw, Poland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG