DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–140 OUTP-13-17P CERN-PH-TH/2013-186 arXiv:1308.4168 August 2013

Non-Universal Gaugino Masses and Fine Tuning Implications for SUSY Searches in the MSSM and the GNMSSM

A. Kaminska

Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, University of Oxford, UK and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

G. G. Ross

Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, University of Oxford, UK

K. Schmidt-Hoberg

CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG