DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–142 arXiv:1308.2678 September 2013

NMSSM with Gravitino Dark Matter to be Tested at LHC

J. Hasenkamp

Center for Cosmology and Particle Physics, New York University, USA and II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

M. W. Winkler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG