DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–150 HU-EP-13/38 SFB-CPP-13-57 arXiv:1308.4559 August 2013

Studying the Gradient Flow Coupling in the Schrödinger Functional

P. Fritsch

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

A. Ramos

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN