DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–157 arXiv:1309.3122 September 2013

No-Scale D-Term Inflation with Stabilized Moduli

W. Buchmüller, V. Domcke, C. Wieck

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG