DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–167 arXiv:1309.5024 September 2013

Detecting an Infrared Photon within an Hour – Transition-Edge Detector at ALPS-II

J. Dreyling-Eschweiler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

D. Horns

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG