DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–174 arXiv:1311.1114 November 2013

A Low Fermi Scale from a Simple Gaugino-Scalar Mass Relation

F. Brümmer

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA/ISAS, Trieste, Italy and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

W. Buchmüller

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG