DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–181 TU-948 ICRR-661-2013-10 IPMU13-0197 arXiv:1310.1774 October 2013

Axions as Hot and Cold Dark Matter

K. S. Jeong

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Kawasaki

Institute for Cosmic Ray Research, University of Tokyo, Kashiwa, Japan and Kavli IPMU, TODIAS, University of Tokyo, Kashiwa, Japan

F. Takahashi

Department of Physics, Tohoku University, Sendai, Japan and Kavli IPMU, TODIAS, University of Tokyo, Kashiwa, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG