DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–184 MPP-2013-297 November 2013

Dark Matter – a Light Move

J. Redondo

Arnold Sommerfeld Center, Ludwig-Maximilians-Universität München and Max-Planck-Institut für Physik, München

B. Döbrich

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG