DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–203 arXiv:1312.5603 December 2013

Some Remarks on Non-Planar Feynman Diagrams

K. Bielas, I. Dubovyk, J. Gluza

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland

T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN