DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–204 arXiv:1312.2350 December 2013

On One-Loop Corrections to Matching Conditions of Lattice HQET Including 1/m_b Terms

P. Korcyl

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN