DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–207 HU-EP-13/63 SFB/CPP-13-95 arXiv:1312.3535 December 2013

Topological Susceptibility from Twisted Mass Fermions Using Spectral Projectors

European Twisted Mass Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN