DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–212 SFB/CPP-13-91 arXiv:1311.3572 December 2013

Quark Mass Anomalous Dimension from the Twisted Mass Dirac Operator Spectrum

K. Cichy

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, Poznan, Poland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN