DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–213 arXiv:1311.3081 November 2013

Chiral Behaviour of the Pion Decay Constant in N_f = 2 QCD

S. Lottini

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN