DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–214 arXiv:1311.2267 November 2013

Reductions and Contractions of 1-loop Tensor Feynman Integrals

I. Dubovyk, J. Gluza

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland

A. A. Almasy, T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN