DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–238 arXiv:1312.1730 December 2013

The OLYMPUS Experiment

OLYMPUS Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG