DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–242 arXiv:1401.6366 January 2014

Ordering Variable for Parton Showers

Z. Nagy

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

D. E. Soper

Institute of Theoretical Science, University of Oregon, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG