DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–248 arXiv:1312.4937 March 2014

High-Precision Predictions for the Light CP-Even Higgs Boson Mass of the MSSM

T. Hahn, W. Hollik

Max-Planck-Institut für Physik, München

S. Heinemeyer

Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC), Santander, Spain

H. Rzehak

Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

G. Weiglein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG