DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–250 KCL-PH-TH/2013-42 LCTS/2013-29 CERN-PH-TH/2013-297 FTPI-MINN-13/43 UMN-TH-3316/13 SLAC-PUB-15861 arXiv:1312.5250 March 2014

The CMSSM and NUHM1 after LHC Run 1

O. Buchmueller et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG