DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–253 LPN14-003 SFB/CPP-14-03 SI-HEP-2014-01 TTP14-002 TTK-14-01 TUM-HEP-922/14 arXiv:1401.3004 January 2014

Three-Loop Matching of the Vector Current

P. Marquard

Institut für Theoretische Teilchenphysik, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. H. Piclum

Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie, RWTH Aachen and Physik-Department T31, Technische Universität München, Garching

D. Seidel

Theoretische Physik I, Universität Siegen

M. Steinhauser

Institut für Theoretische Teilchenphysik, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN