DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–001 arXiv:1401.5478 January 2014

The Quark Beam Function at Two Loops

J. R. Gaunt, M. Stahlhofen, F. J. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG