DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–005 SISSA 16/2014/FISI IPMU 14-0083 arXiv:1404.1832 April 2014

Hybrid Inflation in the Complex Plane

W. Buchmüller

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

V. Domcke

SISSA/INFN, Trieste, Italy

K. Kamada

Institute de Théorie des Phénomènes Physiques, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

K. Schmitz

Kavli IPMU (WPI), TODIAS, University of Tokyo, Kashiwa, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG