DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–010 CERN-TH/2014-019 KCL-PH-TH/2014-04 MCTP-14-03 arXiv:1402.0492 February 2014

Fastlim: A Fast LHC Limit Calculator

M. Papucci

Michigan Center for Theoretical Physics, University of Michigan, Ann Arbor, USA

K. Sakurai

Physics Department, King’s College London, UK

A. Weiler

CERN, Geneva, Switzerland and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

L. Zeune

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG