DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14-019 DO-TH 15/08 arXiv:1705.0705 May 2017

Three Loop Massive Operator Matrix Elements and Asymptotic Wilson Coefficients with Two Different Masses

J. Ablinger, A. Hasselhuhn, C. Schneider

RISC, Johannes Kepler Universität Linz, Austria

J. Blümlein, A. De Freitas

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

F. Wißbrock

RISC, Johannes Kepler Universität Linz, Austria and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institut des Hautes Etudes Scientifiques IHES, Bures-sur-Yvette, France

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN