DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–023 MPP-2014-41 arXiv:1402.7335 February 2014

A 3.55 keV Hint for Decaying Axion-Like Particle Dark Matter

J. Jaeckel

Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg

J. Redondo

Arnold Sommerfeld Center, Ludwig-Maximilians-Universität, München and Max-Planck-Institut für Physik, München

A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG