DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–025 arXiv:1403.0465 March 2014

Prospects for CW and LP Operation of the European XFEL in Hard X-Ray Regime

R. Brinkmann, E. A. Schneidmiller, J. Sekutowicz, M. V. Yurkov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG