DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–032 KYUSHU-RCAPP 2015-01 LAL 15-235 arXiv:1507.05893 July 2015

Experimental Tests of Particle Flow Calorimetry

F. Sefkow

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. White

University of Texas at Arlington, USA

K. Kawagoe

Kyushu University, Fukuoka, Japan

R. Pöschl

Laboratoire de l’Accelérateur Lineéaire LAL, Orsay, France

J. Repond

Argonne National Laboratory ANL, Argonne, IL, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG