DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–042 arXiv:1404.1053 April 2014

Towards Discrimination of MSSM and NMSSM Scenarios at Colliders

S. Porto

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

G. A. Moortgat-Pick

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K. Rolbiecki

Instituto de Fisica Teorica IFT-UAM/CSIC, Universidad Autonoma de Madrid, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG