DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–044 SI-HEP-2014-06 arXiv:1403.7392 March 2014

Simplified Models for Vector Boson Scattering at ILC and CLIC

J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

W. Kilian, M. Sekulla

Department Physik, Universität Siegen

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG