DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–057 arXiv:1404.6506 May 2014

Wilson Loop OPE, Analytic Continuation and Multi-Regge Limit

Y. Hatsuda

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG