DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–065 arXiv:1404.7773 April 2014

Hierarchical Axion Inflation

I. Ben-Dayan, F. G. Pedro, A. Westphal

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG