DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–070 arXiv:1405.1926 May 2014

Fast Beam Conditions Monitor for CMS:

Performance and Upgrade

J. L. Leonard et al.

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN