DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–075 DCPT/14/94 IPPP/14/47 arXiv:1405.3654 May 2014

Resummed Higgs Cross Section at N^3LL

M. Bonvini

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

S. Marzani

Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG