DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–079 arXiv:1407.0540 July 2014

Summary of the ACAT Round Table Discussion:

Open-Source, Knowledge Sharing and Scientific Collaboration

F. Carminati

CERN, Geneva, Switzerland

D. Perret-Gallix

LAPP/IN2P3, CNRS, Annecy-le-Vieux, France

T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN