DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–081 MITP/14-036 arXiv:1405.4781 May 2014

High Precision Fundamental Constants at the TeV Scale’

S. Moch et al.

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN