DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–093 arXiv:1406.2652 June 2014

Taming Infrared Divergences in the Effective Potential

J. Elias-Miró

Dept. de Física and Institut de Física D’Altes Energies, IFAE, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

J. R. Espinosa

IFAE, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain and ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona, Spain

T. Konstandin

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG